VEROLI – Oltre 60 spumanti italiani in degustazione al centro storico

Emozioni e sensazioni uniche! “Bollicine in Veroli”, l’evento con degustazione di più di 60 spumanti italiani, in programma sabato 17 giugno 2017 nel centro storico di Veroli, scalda i motori per dare il via...

L'articolo VEROLI – Oltre 60 spumanti italiani in degustazione al centro storico proviene da Il Giornale Nuovo.it.