ALATRI – Ospedale San Benedetto, Pediatria rischia di chiudere: Battisti contro l’amministrazione

“La chiusura di un reparto fondamentale come quello di Pediatria presso l’Ospedale di Alatri rappresenta una pessima notizia per la nostra sanità. Si tratta di un presidio che in questi anni ha fornito un...

L'articolo ALATRI – Ospedale San Benedetto, Pediatria rischia di chiudere: Battisti contro l’amministrazione proviene da Il Giornale Nuovo.it.