PONTECORVO – La differenziata funziona: l’amministrazione difende le proprie scelte

La differenziata, a Pontecorvo, ha ingranato la quinta. Gino Trotto, presidente della Asm, non ha mai smesso di credere, insieme al sindaco Rotondo e al vice Belli, nella validità del progetto. “Un sistema che...

L'articolo PONTECORVO – La differenziata funziona: l’amministrazione difende le proprie scelte proviene da Il Giornale Nuovo.it.